; dlltool --base-file C:\Users\DAVIDE~1.NAR\AppData\Local\Temp\cca03908.base --output-exp snap7.exp --dllname snap7.dll --output-def ../../bin/Legacy/win64/snap7.def --no-export-all-symbols --add-stdcall-alias --exclude-symbol=DllMainCRTStartup --def C:\Users\DAVIDE~1.NAR\AppData\Local\Temp\cca03908.def
EXPORTS
	Cli_ABRead @ 1
	Cli_ABWrite @ 2
	Cli_AsABRead @ 3
	Cli_AsABWrite @ 4
	Cli_AsCTRead @ 5
	Cli_AsCTWrite @ 6
	Cli_AsCompress @ 7
	Cli_AsCopyRamToRom @ 8
	Cli_AsDBFill @ 9
	Cli_AsDBGet @ 10
	Cli_AsDBRead @ 11
	Cli_AsDBWrite @ 12
	Cli_AsDownload @ 13
	Cli_AsEBRead @ 14
	Cli_AsEBWrite @ 15
	Cli_AsFullUpload @ 16
	Cli_AsListBlocksOfType @ 17
	Cli_AsMBRead @ 18
	Cli_AsMBWrite @ 19
	Cli_AsReadArea @ 20
	Cli_AsReadSZL @ 21
	Cli_AsReadSZLList @ 22
	Cli_AsTMRead @ 23
	Cli_AsTMWrite @ 24
	Cli_AsUpload @ 25
	Cli_AsWriteArea @ 26
	Cli_CTRead @ 27
	Cli_CTWrite @ 28
	Cli_CheckAsCompletion @ 29
	Cli_ClearSessionPassword @ 30
	Cli_Compress @ 31
	Cli_Connect @ 32
	Cli_ConnectTo @ 33
	Cli_CopyRamToRom @ 34
	Cli_Create @ 35
	Cli_DBFill @ 36
	Cli_DBGet @ 37
	Cli_DBRead @ 38
	Cli_DBWrite @ 39
	Cli_Delete @ 40
	Cli_Destroy @ 41
	Cli_Disconnect @ 42
	Cli_Download @ 43
	Cli_EBRead @ 44
	Cli_EBWrite @ 45
	Cli_ErrorText @ 46
	Cli_FullUpload @ 47
	Cli_GetAgBlockInfo @ 48
	Cli_GetConnected @ 49
	Cli_GetCpInfo @ 50
	Cli_GetCpuInfo @ 51
	Cli_GetExecTime @ 52
	Cli_GetLastError @ 53
	Cli_GetOrderCode @ 54
	Cli_GetParam @ 55
	Cli_GetPduLength @ 56
	Cli_GetPgBlockInfo @ 57
	Cli_GetPlcDateTime @ 58
	Cli_GetPlcStatus @ 59
	Cli_GetProtection @ 60
	Cli_IsoExchangeBuffer @ 61
	Cli_ListBlocks @ 62
	Cli_ListBlocksOfType @ 63
	Cli_MBRead @ 64
	Cli_MBWrite @ 65
	Cli_PlcColdStart @ 66
	Cli_PlcHotStart @ 67
	Cli_PlcStop @ 68
	Cli_ReadArea @ 69
	Cli_ReadMultiVars @ 70
	Cli_ReadSZL @ 71
	Cli_ReadSZLList @ 72
	Cli_SetAsCallback @ 73
	Cli_SetConnectionParams @ 74
	Cli_SetConnectionType @ 75
	Cli_SetParam @ 76
	Cli_SetPlcDateTime @ 77
	Cli_SetPlcSystemDateTime @ 78
	Cli_SetSessionPassword @ 79
	Cli_TMRead @ 80
	Cli_TMWrite @ 81
	Cli_Upload @ 82
	Cli_WaitAsCompletion @ 83
	Cli_WriteArea @ 84
	Cli_WriteMultiVars @ 85
	Par_AsBSend @ 86
	Par_BRecv @ 87
	Par_BSend @ 88
	Par_CheckAsBRecvCompletion @ 89
	Par_CheckAsBSendCompletion @ 90
	Par_Create @ 91
	Par_Destroy @ 92
	Par_ErrorText @ 93
	Par_GetLastError @ 94
	Par_GetParam @ 95
	Par_GetStats @ 96
	Par_GetStatus @ 97
	Par_GetTimes @ 98
	Par_SetParam @ 99
	Par_SetRecvCallback @ 100
	Par_SetSendCallback @ 101
	Par_Start @ 102
	Par_StartTo @ 103
	Par_Stop @ 104
	Par_WaitAsBSendCompletion @ 105
	Srv_ClearEvents @ 106
	Srv_Create @ 107
	Srv_Destroy @ 108
	Srv_ErrorText @ 109
	Srv_EventText @ 110
	Srv_GetMask @ 111
	Srv_GetParam @ 112
	Srv_GetStatus @ 113
	Srv_LockArea @ 114
	Srv_PickEvent @ 115
	Srv_RegisterArea @ 116
	Srv_SetCpuStatus @ 117
	Srv_SetEventsCallback @ 118
	Srv_SetMask @ 119
	Srv_SetParam @ 120
	Srv_SetRWAreaCallback @ 121
	Srv_SetReadEventsCallback @ 122
	Srv_Start @ 123
	Srv_StartTo @ 124
	Srv_Stop @ 125
	Srv_UnlockArea @ 126
	Srv_UnregisterArea @ 127
